Title: Quiz zum Thema Stockwerke

Sind die Stockwerke eines Regenwaldes klar voneinander getrennt?

Q: Die Stockwerke eines Regenwaldes sind klar voneinander getrennt. Stimmt das?
A: false
If right: Ja, ganz genau! Die Stockwerke des Regenwaldes sind keinesfalls strikt getrennt. Sie sind zwar definierbar, aber Brücken wie Lianen, Aufsitzerpflanzen und Tierarten, die die Stockwerke wechseln, verbinden sie miteinander. So ist der Regenwald insgesamt ein großer Organismus.
If wrong: Nein, da irrst du dich. Anders als in einem Haus gehen die Stockwerke ineinander über, da zum Beispiel Bäume nachwachsen oder auch Lianen von oben nach unten reichen. So wechseln auch manche Tiere zwischen den Stockwerken.

Kommen in allen Stockwerken die gleichen Pflanzen vor?

Q: In allen Stockwerken kommen die gleichen Pflanzen vor.
A: false
If right: Ja, richtig! Jedes Stockwerk hat seine perfekt angepassten Bewohner. Manche Pflanzen mögen es lieber kühl und eher dunkel, andere brauchen viel Licht und Wärme.
If wrong: Nein, leider falsch geraten. In jedem der tropischen Stockwerke kommen andere Pflanzen vor, da sie besondere Anforderungen an ihren Lebensraum haben. Manche mögen es dunkel und kühl, wieder andere lieben Wärme und strahlende Sonne. Weiter unten auf dieser Seite kannst du noch mehr dazu erfahren!

Ist die untere Baumschicht, also das mittlere Stockwerk, das dichteste Stockwerk von allen?

Q: Ist die untere Baumschicht, also das mittlere Stockwerk, das dichteste Stockwerk von allen?
A: true
If right: Ja, genau. Die untere Baumschicht ist am dichtesten. Baumkronen von den kleineren Bäumen, Stämme von großen Bäumen und viele andere Pflanzen wachsen dicht an dicht.
If wrong: Leider falsch. Die untere Baumschicht ist am dichtesten. Baumkronen von den kleineren Bäumen, Stämme von großen Bäumen und viele andere Pflanzen wachsen dicht an dicht.

Ein Urwaldriese wird bis zu 80 Meter hoch. Das entspricht einem Haus mit

Q: Ein Urwaldriese wird bis zu 80 Meter hoch. Das entspricht einem Haus mit
- 8 Stockwerken
- 15 Stockwerken
- 30 Stockwerken (correct)